Title: demuestra esfuerzos
Course: Autoaprendizaje de Diagramas de Esfuerzos

Q: La viga de la figura está biapoyada y tiene una longitud de {L} metros. El valor de la carga q distribuida es {q} KN/m y el de la carga P, aplicada en el centro del vano, es de {P} KN.

[Image]

Calcular el momento flector en la sección situada a {x} metros del extremo izquierdo. Introducir el valor en KNm y con el signo de acuerdo al siguiente criterio de signos:

Positivo [Image]

Negativo [Image]
A: ({q}*{L}/2+{P}/2)*{x}-{q}*{x}*{x}/2 (formula; values not in the backup's text)