Title: demuestra diagramas 1y2
Course: Autoaprendizaje de Diagramas de Esfuerzos

Calcula, con letras, las reacciones y las leyes de esfuerzos del tramo de barra que hay entre la carga puntual P y el momento puntual M.

[Image]

El criterio de signos para las leyes de esfuerzos es el correspondiente a estos ejes [Image]tomando el eje x desde el empotramiento.

Q: La reacción horizontal es [...] hacia la [...], la vertical es [...] hacia [...] y el momento es [...] en sentido antihorario.
Also offered: derecha; qL-M/(2L); PL; q; PL-M/(2L); PL+M/(2L); (qL^2)/2; abajo; qL+M(2L); (qL^2)/2+PL+M; qL+P-M; qL+P+M; 3qL+PL+M; 3ql+PL-M
A: qL; izquierda; P; arriba; (qL^2)/2+PL-M
If right: Respuesta correcta
If partly right: Respuesta parcialmente correcta.
If wrong: Respuesta incorrecta.

Q: De acuerdo al criterio de signos dados por los ejes del enunciado, el axil entre x=L y x=2L es [...], el cortante es [...] y el momento es [...].
Also offered: q; -q; -qL; qL^2/2; -qL; 0; P; -P; 2P; -M+PL; -(qL^2)/2+2PL+M; -(qL^2)/2-M; (qL^2)/2+M; -(qL^2)/2+2PL-M; 0
A: qL; 0; -(qL^2)/2+M
If right: Respuesta correcta
If partly right: Respuesta parcialmente correcta.
If wrong: Respuesta incorrecta.